尊龙人生就是博首页

E3H-050混凝土搅拌站服务太平岭核电站项目建设
宣布日期: 会见量:24848 字号 A- A A+
  • 装备类型: 混凝土搅拌装备
  • 工程类型:
  • 施工时间:2024.08.14
  • 工况:

施工时间:2024年5月


应用领域(工程类型):核电建设

装备类型:混凝土搅拌装备

10bf9681d1cd444ea9c48f4bbc518eeb


案例形貌:

克日,,,尊龙人生就是博首页建友1套E3H-050混凝土搅拌站在广东完成安调调试,,,即将应用太平岭核电站项目建设。。

装置时代,,,时值外地雨季,,,又加之极端天气影响,,,为包管项目进度,,,尊龙人生就是博首页建友客户服务团队制订详细的安调方案,,,战胜极端天气影响,,,用现实验动展现了尊龙人生就是博首页建友的专业安调速率,,,赢得了客户的好评与赞美。。

尊龙人生就是博首页建友E3H-050混凝土搅拌站以集装箱?榇罱,,,小巧无邪、占地面积少;粗精称计量,,,计量精度高于国标50%;接纳提升斗上料,,,双绳提升并配备专业反卷时间;,,,清静性更高;专业混凝土搅拌机包管混凝土匀质性;同时,,,配备专业的电控系统、气控系统,,,性能清静可靠,,,为混凝土生产举行全历程管控,,,为太平岭核电站机组主体结构建设提供了有力的装备包管。。

在线询价
【网站地图】